-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.278447647476
cusum  =  0.194239503464
eta  =  1.41098780148
hl_amp_ratio  =  0.982794158987
kurtosis  =  -0.063326863643
n_points  =  354
period  =  0.583087654704
period_SNR  =  31.470515761
period_log10FAP  =  -16.9958718258
period_uncertainty  =  9.42531471181e-05
phase_cusum  =  0.278402568831
phase_eta  =  1.29094714529
phi21  =  -2.07953260197
phi31  =  -4.55603650736
quartile31  =  0.47
r21  =  0.47482539667
r31  =  0.353980925859
shapiro_w  =  0.995173871517
skewness  =  0.192543744932
slope_per10  =  -0.0251593576663
slope_per90  =  0.0397670320649
stetson_k  =  0.784892597934
weighted_mean  =  19.1798861935
weighted_std  =  0.336179235668
