-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.351229014418
cusum  =  0.154146613111
eta  =  0.999761298898
hl_amp_ratio  =  0.661874610631
kurtosis  =  -0.47732935855
n_points  =  344
period  =  0.536146654379
period_SNR  =  35.2236877565
period_log10FAP  =  -26.7028209639
period_uncertainty  =  9.56323214407e-05
phase_cusum  =  0.217117593949
phase_eta  =  0.822332300552
phi21  =  -2.41201853218
phi31  =  -1.73858592142
quartile31  =  0.62
r21  =  0.590662704778
r31  =  0.335671580177
shapiro_w  =  0.99050027132
skewness  =  -0.184578618199
slope_per10  =  -0.0352588014861
slope_per90  =  0.0308749267793
stetson_k  =  0.764458216154
weighted_mean  =  19.1570957902
weighted_std  =  0.428056840992
