-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.206489464272
cusum  =  0.206850372841
eta  =  0.566878296896
hl_amp_ratio  =  0.963201252858
kurtosis  =  -0.654885919673
n_points  =  242
period  =  2.24233581887
period_SNR  =  27.2350415687
period_log10FAP  =  -23.6080580034
period_uncertainty  =  0.00112821956555
phase_cusum  =  0.222223306166
phase_eta  =  0.42275871726
phi21  =  1.42274341014
phi31  =  0.916592631329
quartile31  =  0.3175
r21  =  0.31602114956
r31  =  0.193058299958
shapiro_w  =  0.981961369514
skewness  =  0.0198315794409
slope_per10  =  -0.564086683832
slope_per90  =  0.621367563329
stetson_k  =  0.821839796253
weighted_mean  =  12.3528068966
weighted_std  =  0.204335552177
