-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.84


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.302844755458
cusum  =  0.179768822593
eta  =  1.27245000058
hl_amp_ratio  =  0.765372910747
kurtosis  =  -0.404579123498
n_points  =  343
period  =  0.358789264314
period_SNR  =  19.4261252107
period_log10FAP  =  -9.33248323833
period_uncertainty  =  3.56876410163e-05
phase_cusum  =  0.191839659279
phase_eta  =  1.67178851727
phi21  =  0.383893307631
phi31  =  -1.22182141115
quartile31  =  0.7
r21  =  0.454057687302
r31  =  0.40782679356
shapiro_w  =  0.993413984776
skewness  =  -0.0329063004702
slope_per10  =  -0.0137176860719
slope_per90  =  0.00965537101316
stetson_k  =  0.768061550737
weighted_mean  =  19.0411118933
weighted_std  =  0.458365470213
