-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.254167719094
cusum  =  0.14431376962
eta  =  0.622164676183
hl_amp_ratio  =  0.60102849008
kurtosis  =  -1.06631355566
n_points  =  286
period  =  0.587163578349
period_SNR  =  45.3037449918
period_log10FAP  =  -39.8309715331
period_uncertainty  =  9.80829202993e-05
phase_cusum  =  0.299795337285
phase_eta  =  0.195166226145
phi21  =  0.888916103289
phi31  =  2.07032385201
quartile31  =  0.35
r21  =  0.43171232689
r31  =  0.204039040398
shapiro_w  =  0.942454695702
skewness  =  -0.369743437283
slope_per10  =  -0.244907159617
slope_per90  =  0.262616406546
stetson_k  =  0.823520766898
weighted_mean  =  14.3383700451
weighted_std  =  0.209672421906
