-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.257684488695
cusum  =  0.248762426935
eta  =  1.35213521992
hl_amp_ratio  =  0.819072779695
kurtosis  =  -0.325714078777
n_points  =  365
period  =  0.388482275547
period_SNR  =  39.4748270687
period_log10FAP  =  -27.9017056365
period_uncertainty  =  4.18424755367e-05
phase_cusum  =  0.224592251222
phase_eta  =  1.03321469825
phi21  =  0.695242203113
phi31  =  -1.00899731398
quartile31  =  0.47
r21  =  0.488198408946
r31  =  0.227557982435
shapiro_w  =  0.992145180702
skewness  =  0.110534284402
slope_per10  =  -0.0220420825642
slope_per90  =  0.0278817554821
stetson_k  =  0.773330415841
weighted_mean  =  18.9707852995
weighted_std  =  0.308025396959
