-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.190797280922
cusum  =  0.18523331462
eta  =  1.08371896803
hl_amp_ratio  =  2.24249324666
kurtosis  =  1.14393878344
n_points  =  397
period  =  0.181708188853
period_SNR  =  11.5807430884
period_log10FAP  =  -3.35160499276
period_uncertainty  =  1.09846566024e-05
phase_cusum  =  0.118219249605
phase_eta  =  1.6642452393
phi21  =  0.724878898839
phi31  =  0.585156635465
quartile31  =  0.45
r21  =  0.279197417066
r31  =  0.4194893171
shapiro_w  =  0.909326016903
skewness  =  1.14049262694
slope_per10  =  -0.00878446869596
slope_per90  =  0.00972325590594
stetson_k  =  0.70775371665
weighted_mean  =  17.9686795709
weighted_std  =  0.414309566169
