-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.244123451414
cusum  =  0.149312054884
eta  =  1.65024214395
hl_amp_ratio  =  0.98880964287
kurtosis  =  0.0991785482328
n_points  =  346
period  =  0.359823010654
period_SNR  =  32.1985203843
period_log10FAP  =  -15.5230744278
period_uncertainty  =  2.87157745457e-05
phase_cusum  =  0.253659001055
phase_eta  =  1.39618880636
phi21  =  -2.32602168823
phi31  =  -3.76258846178
quartile31  =  0.4
r21  =  0.330741453973
r31  =  0.226131996635
shapiro_w  =  0.99346023798
skewness  =  0.190576937073
slope_per10  =  -0.0231789573499
slope_per90  =  0.0222501482497
stetson_k  =  0.767773534742
weighted_mean  =  19.2172482916
weighted_std  =  0.29315907033
