-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.380014759396
cusum  =  0.174968402769
eta  =  0.547187836998
hl_amp_ratio  =  0.385062923992
kurtosis  =  -0.784351443959
n_points  =  259
period  =  0.459013985269
period_SNR  =  36.1058539813
period_log10FAP  =  -29.9274146277
period_uncertainty  =  9.59026386117e-05
phase_cusum  =  0.258763271554
phase_eta  =  0.516297126343
phi21  =  -2.22079631692
phi31  =  -1.29880482127
quartile31  =  0.615
r21  =  0.461355415677
r31  =  0.261824972127
shapiro_w  =  0.882785201073
skewness  =  -0.727255304147
slope_per10  =  -0.0954521899779
slope_per90  =  0.187531903588
stetson_k  =  0.757269970505
weighted_mean  =  13.3458282598
weighted_std  =  0.385142703629
