-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299421164886
cusum  =  0.172425678556
eta  =  1.15893918959
hl_amp_ratio  =  0.83588895527
kurtosis  =  -0.138088957447
n_points  =  365
period  =  0.531944577041
period_SNR  =  33.0601122106
period_log10FAP  =  -22.70031101
period_uncertainty  =  7.84440199592e-05
phase_cusum  =  0.248933557666
phase_eta  =  1.10506236512
phi21  =  -2.46277310223
phi31  =  -1.44805589151
quartile31  =  0.47
r21  =  0.478166625312
r31  =  0.292851910773
shapiro_w  =  0.997270703316
skewness  =  -0.0150685951752
slope_per10  =  -0.0360707630168
slope_per90  =  0.0407122320872
stetson_k  =  0.77197393571
weighted_mean  =  19.084900618
weighted_std  =  0.346002201589
