-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.247202170864
cusum  =  0.160075845997
eta  =  0.565707334041
hl_amp_ratio  =  0.637933044638
kurtosis  =  -0.696988110495
n_points  =  359
period  =  0.534808809495
period_SNR  =  50.5644707576
period_log10FAP  =  -44.0595118338
period_uncertainty  =  8.13818280757e-05
phase_cusum  =  0.245834199093
phase_eta  =  0.393381609454
phi21  =  1.05390584293
phi31  =  2.21414505356
quartile31  =  0.355
r21  =  0.414639581059
r31  =  0.236059384035
shapiro_w  =  0.962176501751
skewness  =  -0.443192417307
slope_per10  =  -0.105114863034
slope_per90  =  0.0941999815404
stetson_k  =  0.817111037625
weighted_mean  =  15.6357259884
weighted_std  =  0.216486095745
