-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.69731435416
cusum  =  0.479440142684
eta  =  3.92959250636
hl_amp_ratio  =  3.0269710336
kurtosis  =  0.0941742711156
n_points  =  76
period  =  0.190169745081
period_SNR  =  9.09142548663
period_log10FAP  =  -0.0448151499484
period_uncertainty  =  1.32885475286e-05
phase_cusum  =  0.39796599902
phase_eta  =  3.48169053578
phi21  =  -2.93255997363
phi31  =  -2.5360801224
quartile31  =  0.4125
r21  =  0.288503861248
r31  =  0.180208380099
shapiro_w  =  0.741818368435
skewness  =  1.29008470713
slope_per10  =  -0.0419032789643
slope_per90  =  0.0560121202954
stetson_k  =  0.746040273421
weighted_mean  =  19.1906594873
weighted_std  =  0.674191354855
