-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.75


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.179521522368
cusum  =  0.0874336901292
eta  =  0.655906150507
hl_amp_ratio  =  0.688549076383
kurtosis  =  -0.39146032555
n_points  =  364
period  =  0.601965564671
period_SNR  =  34.978091482
period_log10FAP  =  -32.9147768594
period_uncertainty  =  9.95708582243e-05
phase_cusum  =  0.206127131775
phase_eta  =  0.826810661181
phi21  =  3.80807315253
phi31  =  3.15221738527
quartile31  =  0.26
r21  =  0.239670882138
r31  =  0.27233056712
shapiro_w  =  0.967568695545
skewness  =  -0.442204299839
slope_per10  =  -0.082893175561
slope_per90  =  0.12149144116
stetson_k  =  0.834846055297
weighted_mean  =  12.8715642018
weighted_std  =  0.168762484452
