-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.378778670913
cusum  =  0.125405605449
eta  =  0.6911685026
hl_amp_ratio  =  0.236735597766
kurtosis  =  -0.618025055007
n_points  =  366
period  =  0.528218138864
period_SNR  =  54.7180761919
period_log10FAP  =  -51.2227444807
period_uncertainty  =  7.93787795016e-05
phase_cusum  =  0.287576198442
phase_eta  =  0.113412424131
phi21  =  -2.43180990041
phi31  =  -4.56982496629
quartile31  =  0.5175
r21  =  0.441740774459
r31  =  0.326524212675
shapiro_w  =  0.859698295593
skewness  =  -0.843745615052
slope_per10  =  -0.142572445751
slope_per90  =  0.13936841258
stetson_k  =  0.697543781856
weighted_mean  =  14.1209659787
weighted_std  =  0.339803707915
