-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.297768209683
cusum  =  0.14407974857
eta  =  0.50545020393
hl_amp_ratio  =  0.461524757992
kurtosis  =  -1.04513097998
n_points  =  386
period  =  0.555140911348
period_SNR  =  44.5902232329
period_log10FAP  =  -47.8246132599
period_uncertainty  =  8.40358649048e-05
phase_cusum  =  0.263089757914
phase_eta  =  0.59967911956
phi21  =  -2.27450274314
phi31  =  -4.07805542446
quartile31  =  0.44
r21  =  0.372301885451
r31  =  0.104807039923
shapiro_w  =  0.923717975616
skewness  =  -0.467428080033
slope_per10  =  -0.0693711606523
slope_per90  =  0.152199906692
stetson_k  =  0.783976436238
weighted_mean  =  14.2314632033
weighted_std  =  0.260968173623
