-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.247839941517
cusum  =  0.123159954022
eta  =  1.00321879803
hl_amp_ratio  =  0.651223296341
kurtosis  =  -0.107728345456
n_points  =  164
period  =  0.503299261198
period_SNR  =  19.1121071781
period_log10FAP  =  -11.8085918069
period_uncertainty  =  8.1475168291e-05
phase_cusum  =  0.214294218006
phase_eta  =  0.696214862982
phi21  =  -2.64978435059
phi31  =  -1.55369802603
quartile31  =  0.2925
r21  =  0.298436547212
r31  =  0.226054206215
shapiro_w  =  0.970189094543
skewness  =  -0.510970357997
slope_per10  =  -0.0803749950137
slope_per90  =  0.179277289486
stetson_k  =  0.785558763048
weighted_mean  =  16.3966804716
weighted_std  =  0.198240435978
