-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.272022577045
cusum  =  0.172126161239
eta  =  0.326069667956
hl_amp_ratio  =  0.37724968267
kurtosis  =  -0.337598880868
n_points  =  406
period  =  0.499655642446
period_SNR  =  44.2060717611
period_log10FAP  =  -49.7904348146
period_uncertainty  =  8.06199626936e-05
phase_cusum  =  0.238075070789
phase_eta  =  0.35992400228
phi21  =  -2.65029141101
phi31  =  -1.83764902531
quartile31  =  0.43
r21  =  0.46182630204
r31  =  0.331043442626
shapiro_w  =  0.89745682478
skewness  =  -0.859709413732
slope_per10  =  -0.0679292634345
slope_per90  =  0.080846633568
stetson_k  =  0.754355352702
weighted_mean  =  15.2044617476
weighted_std  =  0.297792858317
