-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.453024982654
cusum  =  0.228676909865
eta  =  1.12799999744
hl_amp_ratio  =  0.965291647334
kurtosis  =  -0.319678999336
n_points  =  301
period  =  0.501782008235
period_SNR  =  35.4396037584
period_log10FAP  =  -24.4128757868
period_uncertainty  =  5.58435272884e-05
phase_cusum  =  0.343939433129
phase_eta  =  0.964677200255
phi21  =  -2.75851836227
phi31  =  -4.8336149079
quartile31  =  0.63
r21  =  0.375925020007
r31  =  0.342688045847
shapiro_w  =  0.98793900013
skewness  =  0.266025436189
slope_per10  =  -0.0518012351483
slope_per90  =  0.020447719034
stetson_k  =  0.777258729228
weighted_mean  =  19.2252481798
weighted_std  =  0.451666863458
