-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.339670947184
cusum  =  0.098045441495
eta  =  0.47626728494
hl_amp_ratio  =  0.210155066765
kurtosis  =  -0.323865812418
n_points  =  386
period  =  0.51744023741
period_SNR  =  46.2966049147
period_log10FAP  =  -51.0267240813
period_uncertainty  =  8.59059631996e-05
phase_cusum  =  0.2214196314
phase_eta  =  0.054983801376
phi21  =  0.762252196845
phi31  =  1.67163474289
quartile31  =  0.42
r21  =  0.44876363328
r31  =  0.359283505661
shapiro_w  =  0.851194739342
skewness  =  -0.973143143807
slope_per10  =  -0.113821595454
slope_per90  =  0.208034537762
stetson_k  =  0.664063397998
weighted_mean  =  14.7707861758
weighted_std  =  0.307035789547
