-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.175017054903
cusum  =  0.0805385172981
eta  =  0.575586012664
hl_amp_ratio  =  1.06197979845
kurtosis  =  -1.37347119344
n_points  =  394
period  =  0.325601172414
period_SNR  =  59.247922404
period_log10FAP  =  -68.7766032457
period_uncertainty  =  2.93906317664e-05
phase_cusum  =  0.308075472395
phase_eta  =  0.229206935707
phi21  =  -0.824674214292
phi31  =  -1.97591888874
quartile31  =  0.2475
r21  =  0.106672752035
r31  =  0.124124243794
shapiro_w  =  0.930241703987
skewness  =  0.104699738635
slope_per10  =  -0.0990000087768
slope_per90  =  0.106324133357
stetson_k  =  0.896193456675
weighted_mean  =  14.9192666006
weighted_std  =  0.132414612554
