-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.298316994814
cusum  =  0.104758175771
eta  =  0.866928342905
hl_amp_ratio  =  0.242898573783
kurtosis  =  -0.0549400628396
n_points  =  286
period  =  0.561085004287
period_SNR  =  35.5573714284
period_log10FAP  =  -33.696832756
period_uncertainty  =  8.59031503634e-05
phase_cusum  =  0.251616650273
phase_eta  =  0.26864653834
phi21  =  -2.2251201414
phi31  =  -4.19253911234
quartile31  =  0.34
r21  =  0.402054362533
r31  =  0.269685459884
shapiro_w  =  0.880602657795
skewness  =  -0.965824513786
slope_per10  =  -0.122568452455
slope_per90  =  0.179666668798
stetson_k  =  0.686798350349
weighted_mean  =  15.6225207156
weighted_std  =  0.244854156375
