-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.142055631986
cusum  =  0.165342277124
eta  =  0.947447101761
hl_amp_ratio  =  0.992456632899
kurtosis  =  -0.949204323883
n_points  =  275
period  =  0.43457949253
period_SNR  =  29.007571633
period_log10FAP  =  -21.0310466779
period_uncertainty  =  5.23614991791e-05
phase_cusum  =  0.230478309875
phase_eta  =  1.0136163542
phi21  =  -2.4753675661
phi31  =  -3.91878882091
quartile31  =  0.255
r21  =  0.260263616185
r31  =  0.10201520468
shapiro_w  =  0.977965712547
skewness  =  0.0352301032812
slope_per10  =  -0.0630305453407
slope_per90  =  0.0564129046277
stetson_k  =  0.852983756396
weighted_mean  =  17.4615107291
weighted_std  =  0.156472916353
