-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.38170073456
cusum  =  0.114162697369
eta  =  0.598509687606
hl_amp_ratio  =  0.399815783508
kurtosis  =  -0.715665541047
n_points  =  733
period  =  0.473492351685
period_SNR  =  47.9451105804
period_log10FAP  =  -87.8592055326
period_uncertainty  =  9.6272529871e-05
phase_cusum  =  0.220344741559
phase_eta  =  0.436792562369
phi21  =  3.97293883566
phi31  =  4.69257584603
quartile31  =  0.58
r21  =  0.454563836368
r31  =  0.298400359884
shapiro_w  =  0.90019851923
skewness  =  -0.70233290575
slope_per10  =  -0.0280844223748
slope_per90  =  0.0324289299996
stetson_k  =  0.745359605136
weighted_mean  =  16.2209842387
weighted_std  =  0.375563238855
