-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.280473743496
cusum  =  0.17453220095
eta  =  0.734015013637
hl_amp_ratio  =  0.530694654707
kurtosis  =  -0.972005545024
n_points  =  177
period  =  0.565779300614
period_SNR  =  24.6892674797
period_log10FAP  =  -20.3942954378
period_uncertainty  =  9.64243159705e-05
phase_cusum  =  0.247561774958
phase_eta  =  0.0994399820764
phi21  =  0.794271732788
phi31  =  1.99298124384
quartile31  =  0.37
r21  =  0.425765241914
r31  =  0.314235702558
shapiro_w  =  0.935862123966
skewness  =  -0.442538344931
slope_per10  =  -0.253985870014
slope_per90  =  0.375869762888
stetson_k  =  0.819678998809
weighted_mean  =  14.0227812149
weighted_std  =  0.224299253178
