-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.42


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.298239918963
cusum  =  0.125753530322
eta  =  0.555404869783
hl_amp_ratio  =  0.429662292236
kurtosis  =  -0.427937157081
n_points  =  301
period  =  1.30408101964
period_SNR  =  42.6539952635
period_log10FAP  =  -43.3724892224
period_uncertainty  =  0.000454193776637
phase_cusum  =  0.258039858119
phase_eta  =  0.317129821627
phi21  =  0.942265669279
phi31  =  -1.3254798117
quartile31  =  0.4
r21  =  0.284128012164
r31  =  0.173448463986
shapiro_w  =  0.92139172554
skewness  =  -0.542249031016
slope_per10  =  -0.269480776307
slope_per90  =  0.347750016954
stetson_k  =  0.79923940883
weighted_mean  =  15.0921175484
weighted_std  =  0.261145739766
