-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.294555715633
cusum  =  0.257190000731
eta  =  1.29344817278
hl_amp_ratio  =  1.31805748839
kurtosis  =  -0.0128259201078
n_points  =  229
period  =  1.92311294946
period_SNR  =  21.9631620632
period_log10FAP  =  -12.3888065924
period_uncertainty  =  0.00102555112754
phase_cusum  =  0.351288415846
phase_eta  =  1.11336773211
phi21  =  -1.94197959332
phi31  =  -3.47819534457
quartile31  =  0.43
r21  =  0.352238628382
r31  =  0.106149656998
shapiro_w  =  0.974375844002
skewness  =  0.563782947019
slope_per10  =  -0.146320040311
slope_per90  =  0.0880643345919
stetson_k  =  0.812556358671
weighted_mean  =  19.0051576174
weighted_std  =  0.309948671478
