-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.353806030771
cusum  =  0.11850051476
eta  =  0.50548181748
hl_amp_ratio  =  0.366415008614
kurtosis  =  -0.60869588331
n_points  =  358
period  =  0.495796149638
period_SNR  =  46.6153400576
period_log10FAP  =  -51.4799891733
period_uncertainty  =  6.84952694963e-05
phase_cusum  =  0.230889391618
phase_eta  =  0.139998108969
phi21  =  -2.48040847449
phi31  =  -1.49885361025
quartile31  =  0.45
r21  =  0.42389392094
r31  =  0.250854749892
shapiro_w  =  0.87684571743
skewness  =  -0.802427274791
slope_per10  =  -0.138359046304
slope_per90  =  0.157390055914
stetson_k  =  0.778438767173
weighted_mean  =  13.1853442623
weighted_std  =  0.294142441849
