-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.288954300042
cusum  =  0.0906946279884
eta  =  0.548880330859
hl_amp_ratio  =  0.511577301911
kurtosis  =  -0.852989836521
n_points  =  369
period  =  1.40633588088
period_SNR  =  40.8220343207
period_log10FAP  =  -44.0692305721
period_uncertainty  =  0.000551158523362
phase_cusum  =  0.238111272731
phase_eta  =  0.474200081721
phi21  =  1.00387849283
phi31  =  -0.857697068639
quartile31  =  0.4
r21  =  0.449698161695
r31  =  0.250938578897
shapiro_w  =  0.945814907551
skewness  =  -0.466280971958
slope_per10  =  -0.129881231307
slope_per90  =  0.525400005281
stetson_k  =  0.79509236987
weighted_mean  =  14.1168579216
weighted_std  =  0.262638274608
