-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.24320735337
cusum  =  0.168473558138
eta  =  0.555283108592
hl_amp_ratio  =  0.896874419799
kurtosis  =  -0.806753360076
n_points  =  334
period  =  0.529669930681
period_SNR  =  33.771920252
period_log10FAP  =  -33.405871302
period_uncertainty  =  9.25618827151e-05
phase_cusum  =  0.20273582134
phase_eta  =  0.578684589467
phi21  =  0.758632067924
phi31  =  -0.28793221724
quartile31  =  0.41
r21  =  0.532255824122
r31  =  0.296915423539
shapiro_w  =  0.982797563076
skewness  =  -0.106463309004
slope_per10  =  -0.0853454552087
slope_per90  =  0.084030889766
stetson_k  =  0.831693547639
weighted_mean  =  12.5169760479
weighted_std  =  0.253278182538
