-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324398621904
cusum  =  0.107083452527
eta  =  0.540841583958
hl_amp_ratio  =  0.390652921164
kurtosis  =  -0.133693347429
n_points  =  421
period  =  0.4959989496
period_SNR  =  55.128928072
period_log10FAP  =  -62.3513484804
period_uncertainty  =  7.88593399975e-05
phase_cusum  =  0.33608518391
phase_eta  =  0.191263747734
phi21  =  3.82437006917
phi31  =  4.81147472519
quartile31  =  0.36
r21  =  0.382731362712
r31  =  0.20457302389
shapiro_w  =  0.904488027096
skewness  =  -0.887972640855
slope_per10  =  -0.0729126138526
slope_per90  =  0.0965208668495
stetson_k  =  0.725272710531
weighted_mean  =  16.8253516029
weighted_std  =  0.270340657457
