-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.236314181609
cusum  =  0.114143499181
eta  =  0.641616522675
hl_amp_ratio  =  0.398066126344
kurtosis  =  -0.446469554502
n_points  =  390
period  =  0.53406187156
period_SNR  =  45.7819061477
period_log10FAP  =  -47.5189150494
period_uncertainty  =  9.18789802056e-05
phase_cusum  =  0.242403379871
phase_eta  =  0.371217773625
phi21  =  3.9767208348
phi31  =  5.08192054346
quartile31  =  0.2975
r21  =  0.425974288987
r31  =  0.268134544931
shapiro_w  =  0.926943838596
skewness  =  -0.72037671873
slope_per10  =  -0.0928062691892
slope_per90  =  0.11558318299
stetson_k  =  0.753076608604
weighted_mean  =  16.1987718346
weighted_std  =  0.202801488085
