-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374932925138
cusum  =  0.12015823909
eta  =  0.524881762051
hl_amp_ratio  =  0.393328150211
kurtosis  =  -0.934926288426
n_points  =  299
period  =  0.581383277494
period_SNR  =  36.3841077234
period_log10FAP  =  -37.3566421286
period_uncertainty  =  9.29261702822e-05
phase_cusum  =  0.250081802737
phase_eta  =  0.265692526344
phi21  =  -2.24430299601
phi31  =  -4.18747848619
quartile31  =  0.59
r21  =  0.445434214466
r31  =  0.323894868583
shapiro_w  =  0.899782001972
skewness  =  -0.609558989661
slope_per10  =  -0.186080324645
slope_per90  =  0.230952812516
stetson_k  =  0.765283786778
weighted_mean  =  14.5370148404
weighted_std  =  0.354538928814
