-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334462949747
cusum  =  0.0685984248691
eta  =  0.528155824228
hl_amp_ratio  =  0.452266485968
kurtosis  =  -0.770538174152
n_points  =  374
period  =  0.534593363404
period_SNR  =  43.5886538897
period_log10FAP  =  -48.4237148187
period_uncertainty  =  7.77884544365e-05
phase_cusum  =  0.23568641291
phase_eta  =  0.0292148272099
phi21  =  0.568173765
phi31  =  1.59698760201
quartile31  =  0.46
r21  =  0.52837417033
r31  =  0.424138983588
shapiro_w  =  0.888532280922
skewness  =  -0.716990552832
slope_per10  =  -0.137546806977
slope_per90  =  0.200600406438
stetson_k  =  0.765199868285
weighted_mean  =  15.929904999
weighted_std  =  0.312357117957
