-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.244286283643
cusum  =  0.0888353349361
eta  =  0.651869726425
hl_amp_ratio  =  0.430061931068
kurtosis  =  -0.234058199788
n_points  =  549
period  =  0.588467113204
period_SNR  =  48.0215945629
period_log10FAP  =  -71.0795945201
period_uncertainty  =  9.42572923656e-05
phase_cusum  =  0.224483465024
phase_eta  =  0.273138487898
phi21  =  -2.18851002524
phi31  =  -1.18763805869
quartile31  =  0.3
r21  =  0.450529066383
r31  =  0.259523067692
shapiro_w  =  0.931635260582
skewness  =  -0.636757421559
slope_per10  =  -0.0721206883318
slope_per90  =  0.0975019823442
stetson_k  =  0.737184356991
weighted_mean  =  14.9971699369
weighted_std  =  0.213325532682
