-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.267901307475
cusum  =  0.0977939489967
eta  =  0.588523302701
hl_amp_ratio  =  0.392897442484
kurtosis  =  -1.29337010357
n_points  =  364
period  =  0.546641224988
period_SNR  =  47.0308355618
period_log10FAP  =  -50.6308492968
period_uncertainty  =  8.13793301702e-05
phase_cusum  =  0.230203588982
phase_eta  =  0.15993244431
phi21  =  0.899545634318
phi31  =  -0.94195462108
quartile31  =  0.47
r21  =  0.508129252396
r31  =  0.325545076426
shapiro_w  =  0.906537413597
skewness  =  -0.381582003336
slope_per10  =  -0.131037478413
slope_per90  =  0.261217698023
stetson_k  =  0.791027412756
weighted_mean  =  14.1628766449
weighted_std  =  0.266453762746
