-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.29


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367600103672
cusum  =  0.20064220334
eta  =  0.898148254375
hl_amp_ratio  =  0.395643662907
kurtosis  =  2.11901302978
n_points  =  137
period  =  0.246363701382
period_SNR  =  16.389485536
period_log10FAP  =  -10.1054754898
period_uncertainty  =  1.6497716661e-05
phase_cusum  =  0.205171535378
phase_eta  =  0.686870445969
phi21  =  -2.21830413778
phi31  =  -3.82611998115
quartile31  =  0.34
r21  =  0.325051827008
r31  =  0.131109208661
shapiro_w  =  0.860138773918
skewness  =  -1.47301931548
slope_per10  =  -0.063725119078
slope_per90  =  0.0736355262962
stetson_k  =  0.682469941735
weighted_mean  =  14.7662119205
weighted_std  =  0.297849613355
