-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.408712742621
cusum  =  0.337226512429
eta  =  3.0250614394
hl_amp_ratio  =  3.91306877938
kurtosis  =  0.146849975831
n_points  =  176
period  =  0.355078687746
period_SNR  =  10.977711565
period_log10FAP  =  -0.464753150355
period_uncertainty  =  3.42726816457e-05
phase_cusum  =  0.297596100548
phase_eta  =  2.52985363807
phi21  =  -2.11322477597
phi31  =  -2.97802644276
quartile31  =  0.3525
r21  =  0.120647533149
r31  =  0.140732001241
shapiro_w  =  0.730928778648
skewness  =  1.32226677752
slope_per10  =  -0.0625000024835
slope_per90  =  0.0582743531542
stetson_k  =  0.688581856329
weighted_mean  =  16.1246506171
weighted_std  =  0.625090499346
