-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.239609928865
cusum  =  0.147189766477
eta  =  0.621514021363
hl_amp_ratio  =  0.398102694779
kurtosis  =  0.648843676325
n_points  =  211
period  =  0.599391295236
period_SNR  =  28.2255152971
period_log10FAP  =  -25.9135889518
period_uncertainty  =  7.80254237688e-05
phase_cusum  =  0.290465801944
phase_eta  =  0.220192868648
phi21  =  -2.24089688895
phi31  =  -1.38112566169
quartile31  =  0.225
r21  =  0.404816993049
r31  =  0.332454184278
shapiro_w  =  0.920411705971
skewness  =  -0.984463045729
slope_per10  =  -0.206530659042
slope_per90  =  0.216951049329
stetson_k  =  0.693183469398
weighted_mean  =  16.0153139282
weighted_std  =  0.16856596232
