-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.34


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269514007345
cusum  =  0.184351312224
eta  =  0.65702907395
hl_amp_ratio  =  0.39774463362
kurtosis  =  1.2115047635
n_points  =  159
period  =  2.79856944029
period_SNR  =  12.6795621185
period_log10FAP  =  -8.65017570793
period_uncertainty  =  0.0033525884436
phase_cusum  =  0.295727248022
phase_eta  =  0.550270721532
phi21  =  2.33575643363
phi31  =  1.63667421928
quartile31  =  0.175
r21  =  0.474843604232
r31  =  0.170698795966
shapiro_w  =  0.871861517429
skewness  =  -1.26193553005
slope_per10  =  -0.615190218302
slope_per90  =  0.342500000261
stetson_k  =  0.634294636121
weighted_mean  =  16.6749047051
weighted_std  =  0.202531318693
