-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277544501814
cusum  =  0.343587150348
eta  =  0.489022560566
hl_amp_ratio  =  0.656902973659
kurtosis  =  -1.41809465468
n_points  =  55
period  =  2.22134221177
period_SNR  =  9.59141810534
period_log10FAP  =  -4.52712035647
period_uncertainty  =  0.0027244630662
phase_cusum  =  0.293322272923
phase_eta  =  0.379217539358
phi21  =  -1.39319011224
phi31  =  -2.56266397054
quartile31  =  0.42
r21  =  0.0486563713176
r31  =  0.161495851305
shapiro_w  =  0.925194323063
skewness  =  -0.0410932524147
slope_per10  =  -1.64517644306
slope_per90  =  0.752942441768
stetson_k  =  0.883512834578
weighted_mean  =  15.4727213754
weighted_std  =  0.225868001657
