-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.326994230909
cusum  =  0.0968650595765
eta  =  0.704855873387
hl_amp_ratio  =  0.197422755492
kurtosis  =  -0.302733830947
n_points  =  248
period  =  0.512514957592
period_SNR  =  34.4577252917
period_log10FAP  =  -32.3147849466
period_uncertainty  =  7.10248014193e-05
phase_cusum  =  0.266125066697
phase_eta  =  0.167825890715
phi21  =  -2.55465625776
phi31  =  -1.30178287083
quartile31  =  0.38
r21  =  0.351915350029
r31  =  0.254031967119
shapiro_w  =  0.846147656441
skewness  =  -0.944411655745
slope_per10  =  -0.179893193481
slope_per90  =  0.237333339949
stetson_k  =  0.662124403961
weighted_mean  =  15.1265279494
weighted_std  =  0.25085193967
