-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.68


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.39188201787
cusum  =  0.265519575397
eta  =  0.259093349255
hl_amp_ratio  =  0.424300594198
kurtosis  =  -1.38948419076
n_points  =  223
period  =  0.499475171688
period_SNR  =  27.0165605592
period_log10FAP  =  -27.4809987799
period_uncertainty  =  6.74201150618e-05
phase_cusum  =  0.296188595879
phase_eta  =  0.409628803731
phi21  =  0.709724934847
phi31  =  -1.18460845235
quartile31  =  0.69
r21  =  0.379743440695
r31  =  0.105907184555
shapiro_w  =  0.879700183868
skewness  =  -0.397201799458
slope_per10  =  -0.203384744389
slope_per90  =  0.252305318631
stetson_k  =  0.805637787838
weighted_mean  =  14.7946623415
weighted_std  =  0.36578907584
