-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.2


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0112281509484
cusum  =  0.279941108547
eta  =  1.2807180569
hl_amp_ratio  =  1.00431882339
kurtosis  =  0.136404510841
n_points  =  96
period  =  0.545274658629
period_SNR  =  10.6475198918
period_log10FAP  =  -1.28809078255
period_uncertainty  =  7.64439463544e-05
phase_cusum  =  0.228030944874
phase_eta  =  1.22426767422
phi21  =  1.32412793789
phi31  =  2.06327699007
quartile31  =  0.02
r21  =  0.200004226729
r31  =  0.393667578687
shapiro_w  =  0.961245119572
skewness  =  -0.188166180736
slope_per10  =  -0.74920834136
slope_per90  =  1.11440003384
stetson_k  =  0.775630298631
weighted_mean  =  14.5065193121
weighted_std  =  0.0172728795095
