-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.31


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0351787320232
cusum  =  0.201564418
eta  =  1.28802483151
hl_amp_ratio  =  1.01469531254
kurtosis  =  0.465085744567
n_points  =  77
period  =  3.89751033864
period_SNR  =  10.1245779725
period_log10FAP  =  -0.936083456032
period_uncertainty  =  0.00399950173709
phase_cusum  =  0.243431783575
phase_eta  =  1.24261963961
phi21  =  2.01661186596
phi31  =  4.53302774572
quartile31  =  0.04
r21  =  0.113234682584
r31  =  0.229482324509
shapiro_w  =  0.983809769154
skewness  =  -0.192242315293
slope_per10  =  -1.07700001914
slope_per90  =  6.99366116746
stetson_k  =  0.765859653176
weighted_mean  =  15.0509939238
weighted_std  =  0.0376823939956
