-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355893501941
cusum  =  0.143776233063
eta  =  0.490117110311
hl_amp_ratio  =  0.22656056459
kurtosis  =  0.345178734101
n_points  =  364
period  =  0.544986014962
period_SNR  =  44.2385765337
period_log10FAP  =  -46.4184632384
period_uncertainty  =  8.08968689124e-05
phase_cusum  =  0.211076307161
phase_eta  =  0.079849971906
phi21  =  0.80867118048
phi31  =  -1.36532732464
quartile31  =  0.4
r21  =  0.485861079108
r31  =  0.366222214548
shapiro_w  =  0.851748526096
skewness  =  -1.12508130532
slope_per10  =  -0.137958549657
slope_per90  =  0.290249998216
stetson_k  =  0.667823961409
weighted_mean  =  14.7641044282
weighted_std  =  0.285770639284
