-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355721680371
cusum  =  0.154572090228
eta  =  0.524497800977
hl_amp_ratio  =  0.151791181002
kurtosis  =  -0.0745374412941
n_points  =  406
period  =  0.518883900804
period_SNR  =  44.8532567094
period_log10FAP  =  -50.6456074005
period_uncertainty  =  8.6944355793e-05
phase_cusum  =  0.224000489256
phase_eta  =  0.35952859017
phi21  =  3.79167704766
phi31  =  4.62855188628
quartile31  =  0.37
r21  =  0.387689518209
r31  =  0.303253730678
shapiro_w  =  0.810808897018
skewness  =  -1.11261862485
slope_per10  =  -0.0926090096254
slope_per90  =  0.177604986018
stetson_k  =  0.650879780696
weighted_mean  =  14.0820391499
weighted_std  =  0.308507305384
