-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.268416933736
cusum  =  0.170173026623
eta  =  0.571850883915
hl_amp_ratio  =  1.83434361573
kurtosis  =  -1.20400207816
n_points  =  251
period  =  0.189136000304
period_SNR  =  40.5924844005
period_log10FAP  =  -42.36819896
period_uncertainty  =  1.43511610292e-05
phase_cusum  =  0.271098459828
phase_eta  =  0.061211114865
phi21  =  -0.0404235788276
phi31  =  -0.0115047254369
quartile31  =  0.39
r21  =  0.274530047016
r31  =  0.139937885225
shapiro_w  =  0.915883660316
skewness  =  0.39814141169
slope_per10  =  -0.102042521735
slope_per90  =  0.12297578031
stetson_k  =  0.846082426876
weighted_mean  =  13.8678604255
weighted_std  =  0.210597773543
