-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269049661573
cusum  =  0.135158531878
eta  =  0.574128125048
hl_amp_ratio  =  0.39288614597
kurtosis  =  0.329713053283
n_points  =  244
period  =  0.253861285468
period_SNR  =  23.6293705214
period_log10FAP  =  -22.8738620264
period_uncertainty  =  1.73658735982e-05
phase_cusum  =  0.237674641227
phase_eta  =  0.62563945213
phi21  =  -2.58090258331
phi31  =  -2.31462616693
quartile31  =  0.2425
r21  =  0.458302013703
r31  =  0.155439270471
shapiro_w  =  0.913427829742
skewness  =  -0.940368301292
slope_per10  =  -0.0352456623493
slope_per90  =  0.0392171424059
stetson_k  =  0.682999211822
weighted_mean  =  14.4975766871
weighted_std  =  0.230648163677
