-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_Other
class_probability =  0.51


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.221951568163
cusum  =  0.318604174168
eta  =  0.45840553369
hl_amp_ratio  =  0.649658405661
kurtosis  =  0.206082430086
n_points  =  91
period  =  1.07817607778
period_SNR  =  9.16730074241
period_log10FAP  =  -5.13230992537
period_uncertainty  =  0.000266282076337
phase_cusum  =  0.272686992759
phase_eta  =  0.521936582987
phi21  =  2.66097623504
phi31  =  2.87538791341
quartile31  =  0.14
r21  =  0.239356802881
r31  =  0.206037137227
shapiro_w  =  0.959774196148
skewness  =  -0.624164807041
slope_per10  =  -0.584000004455
slope_per90  =  0.592315258058
stetson_k  =  0.759072115277
weighted_mean  =  11.8478021978
weighted_std  =  0.122212229364
