-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.285808095817
cusum  =  0.13939875409
eta  =  0.482307688067
hl_amp_ratio  =  0.469139752251
kurtosis  =  0.0896180918791
n_points  =  248
period  =  0.567964143727
period_SNR  =  24.7552288215
period_log10FAP  =  -24.1731122419
period_uncertainty  =  8.64691791557e-05
phase_cusum  =  0.219935769184
phase_eta  =  0.334723806354
phi21  =  -2.47788207541
phi31  =  -1.42512222961
quartile31  =  0.29
r21  =  0.509230751427
r31  =  0.425641893917
shapiro_w  =  0.941630899906
skewness  =  -0.505937200343
slope_per10  =  -0.223751996366
slope_per90  =  0.31659998931
stetson_k  =  0.720152052781
weighted_mean  =  15.2813343235
weighted_std  =  0.244023674296
